 -1.024301017E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -4.908093E+00  dx in pixels
 -2.041965E+01  dy in pixels
      1.015806  scalx
      1.019841  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
