 -1.186785817E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.976200E+00  dx in pixels
 -1.218010E+01  dy in pixels
      1.017869  scalx
      1.018756  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
