 -9.479167747E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.150900E+00  dx in pixels
 -1.295660E+01  dy in pixels
      1.017480  scalx
      1.018842  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
