 -9.284783133E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  8.216800E+00  dx in pixels
 -1.312300E+01  dy in pixels
      1.017321  scalx
      1.019897  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
