 -1.012717901E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.031876E+01  dx in pixels
 -2.238012E+01  dy in pixels
      1.014050  scalx
      1.021232  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
