 -1.015045091E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.591236E-02  dx in pixels
 -2.019602E+01  dy in pixels
      1.014034  scalx
      1.021359  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
