 -1.023801452E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -8.786715E+00  dx in pixels
 -2.215495E+01  dy in pixels
      1.015008  scalx
      1.020952  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
