 -1.058068491E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.682568E+00  dx in pixels
 -1.840385E+01  dy in pixels
      1.014102  scalx
      1.021220  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
