 -1.118087991E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.086240E+01  dx in pixels
 -1.378920E+01  dy in pixels
      1.016002  scalx
      1.020591  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
