 -1.063315870E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.904047E+00  dx in pixels
 -1.788972E+01  dy in pixels
      1.014088  scalx
      1.021184  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
