 -1.103151770E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.321740E+01  dx in pixels
 -1.416890E+01  dy in pixels
      1.016015  scalx
      1.020780  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
