 -1.098220362E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.394290E+01  dx in pixels
 -1.411820E+01  dy in pixels
      1.015973  scalx
      1.020658  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
