 -1.070266939E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  5.923541E+00  dx in pixels
 -1.724448E+01  dy in pixels
      1.013790  scalx
      1.021447  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
