 -1.094649849E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.459760E+01  dx in pixels
 -1.383860E+01  dy in pixels
      1.015643  scalx
      1.020934  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
