 -1.088158136E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  4.657808E+00  dx in pixels
 -1.725697E+01  dy in pixels
      1.013031  scalx
      1.021997  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
