 -1.113374686E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.441440E+01  dx in pixels
 -1.319140E+01  dy in pixels
      1.014869  scalx
      1.021401  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
