 -1.079036096E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.817795E+00  dx in pixels
 -2.373645E+00  dy in pixels
      1.014917  scalx
      1.021303  scaly
        25.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
