  2.689646451E-02 -6.366667178E-02 -3.108756665E-02 -3.606071910E-02  rotation in radian
 -1.329880E+01  dx in pixels
 -2.048852E+01  dy in pixels
      1.014544  scalx
      1.021793  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
