  2.523226251E-02 -6.366667178E-02 -3.108756665E-02 -3.606071910E-02  rotation in radian
 -2.569400E+00  dx in pixels
 -5.245900E+00  dy in pixels
      1.015926  scalx
      1.020683  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
