 -1.087507472E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.907800E+00  dx in pixels
 -6.222700E+00  dy in pixels
      1.016591  scalx
      1.021203  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
