 -1.067072721E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.789300E+00  dx in pixels
 -5.896800E+00  dy in pixels
      1.016854  scalx
      1.020973  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
