 -1.048447716E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.907928E-02  dx in pixels
  9.427223E-02  dy in pixels
      1.033640  scale x
      1.016288  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
