 -8.919513640E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.133422E+01  dx in pixels
 -2.044315E+01  dy in pixels
      1.015436  scalx
      1.020582  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
