 -1.136914474E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.659611E-01  dx in pixels
  9.258874E-02  dy in pixels
      1.025574  scale x
      1.025001  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
