 -1.116864350E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.261800E+00  dx in pixels
 -3.735900E+00  dy in pixels
      1.012824  scalx
      1.023198  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
