 -8.418896160E-03  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.315876E+01  dx in pixels
 -1.954101E+01  dy in pixels
      1.022559  scalx
      1.014966  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
