 -9.056194470E-03 -1.457340383E-03 -9.185465409E-04 -1.355245105E-03  rotation in radian
 -8.094108E-01  dx in pixels
 -2.585676E+01  dy in pixels
      1.014428  scalx
      1.021843  scaly
        16.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
