 -1.001846020E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -6.680501E+00  dx in pixels
 -1.782198E+01  dy in pixels
      1.013665  scalx
      1.022166  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
