 -1.115828520E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.524000E+00  dx in pixels
 -8.490600E+00  dy in pixels
      1.015629  scalx
      1.020591  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
