 -1.064184330E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.325800E+00  dx in pixels
 -1.347360E+01  dy in pixels
      1.014894  scalx
      1.021012  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
