 -1.115140353E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.086000E-01  dx in pixels
 -1.256310E+01  dy in pixels
      1.016004  scalx
      1.020410  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
