 -1.248265902E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.846650E+01  dx in pixels
 -2.518630E+01  dy in pixels
      1.016986  scalx
      1.021427  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
