 -1.165496066E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -1.218700E+00  dx in pixels
 -1.165880E+01  dy in pixels
      1.015053  scalx
      1.021216  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
