 -1.062880065E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.885900E+00  dx in pixels
 -1.156920E+01  dy in pixels
      1.016569  scalx
      1.019392  scaly
       400.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
