 -1.053661475E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.715015E+00  dx in pixels
 -2.078875E+01  dy in pixels
      1.013422  scalx
      1.024288  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
