 -1.099820117E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  7.951000E+00  dx in pixels
 -1.022770E+01  dy in pixels
      1.016211  scalx
      1.021104  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
