 -1.108048706E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.381914E-01  dx in pixels
 -4.682782E-02  dy in pixels
      1.023832  scale x
      1.025752  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
