 -1.114209185E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.346800E+00  dx in pixels
 -1.209430E+01  dy in pixels
      1.018876  scalx
      1.018292  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
