 -1.015109975E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -9.131740E+00  dx in pixels
 -1.991344E+01  dy in pixels
      1.013135  scalx
      1.023844  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
