 -1.190481775E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  2.628300E+00  dx in pixels
 -9.707600E+00  dy in pixels
      1.014956  scalx
      1.022172  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
