 -1.019020183E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.854605E+00  dx in pixels
 -2.304707E+01  dy in pixels
      1.012590  scalx
      1.023675  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
