 -1.198643183E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -3.710000E-01  dx in pixels
 -1.218220E+01  dy in pixels
      1.014033  scalx
      1.022187  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
