 -1.166224224E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -7.776455E+00  dx in pixels
 -2.016392E+01  dy in pixels
      1.015655  scalx
      1.021713  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
