 -1.234567434E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.432500E+00  dx in pixels
 -1.002090E+01  dy in pixels
      1.017017  scalx
      1.020371  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
