 -1.112451610E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -5.181791E+00  dx in pixels
 -1.899577E+01  dy in pixels
      1.012450  scalx
      1.024221  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
