 -1.001713135E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
 -2.674055E+00  dx in pixels
 -2.151604E+01  dy in pixels
      1.014045  scalx
      1.022193  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
