 -1.121175735E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  3.393700E+00  dx in pixels
 -1.267670E+01  dy in pixels
      1.015833  scalx
      1.021035  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
