 -1.133410941E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  9.287300E+00  dx in pixels
 -1.024740E+01  dy in pixels
      1.016132  scalx
      1.021236  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
