 -1.118470241E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  1.398217E-01  dx in pixels
 -1.508298E-01  dy in pixels
      1.021997  scale x
      1.027475  scale y
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
