 -1.100284132E-02  0.000000000E+00  0.000000000E+00  0.000000000E+00  rotation in radian
  6.079500E+00  dx in pixels
 -9.713200E+00  dy in pixels
      1.017171  scalx
      1.018331  scaly
       200.000  tolerance
  0.000000E+00  distortion
